!(!(!( !( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !( !(!( !( !( !( !(

#* #*

#*

#* #*

#* #* #*

#*

#*

#*

#*

#*

#* #* #*

#*

#*

#* #*

#*

#*

#*

#* #*#* #* #*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*#*#* #*

#*

#*

#*

#*

#*#*

#*

#*

#* #*#* #*

#*

#* #*#*#*#*#*

#*

#*

#*

#*

#*

#*

#* #*#* #* #*#* #*

#*

#*

#*#*

#*#*#*

#*

-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30°

40°

50°

Time trend for PCB in Mytilus

#* Increase

#* Decrease

#* No trend

!( Insufficient data