-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30°

40°

50°

Azore s Mad eira and Canary Island s

(*) NL: NUTS level 2

Number of bed places per 100 inhabitants NUTS level 3(*)

0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 > 20 No data Outside data coverage