%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U %U

%U

%U

%U %U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U %U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U %U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U %U%U%U %U

%U

%U

$T

$T

$T $T

$T

$T $T

$T

$T $T

$T $T $T

$T

$T $T

$T

$T

$T

$T

$T

$T $T $T$T $T $T $T $T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T $T $T $T $T $T

$T

$T

$T $T $T

$T $T $T$T$T

$T %U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U %U %U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U %U %U

%U

%U %U

%U

%U

%U %U %U

%U

%U %U

%U

$T

$T

$T$T

$T

$T

$T$T

$T

$T $T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T

$T$T

$T

$T

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U%U

%U %U

%U %U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U %U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U %U %U

%U

%U %U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

$T

$T

$T

$T $T $T

%U

%U

%U

%U

%U %U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

%U

Nitrogen Dioxide

MAX 19 Hotspot Stations #S

<= LAT #S > LAT and <= UAT #S > UAT and <= LV #S > LV and <= 50 % above LV #S > 50 % above LV

%U Street $T Industrial and nondefined