^_ ^_

-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30°

40°

50°

Nitrate Vulnerable Zones

Designated zones

Zones drafted by Member States (2001)

Potential vulnerable zones (EC assessment)

^_ For Ireland and

the UK, significant extension of the nitrate vulnerable zones is foreseen for 2001