Malta

Italy

Serbia & Montenegro

Bosnia-Herzegovina

Turkey

Cyprus

Czech Republic

Romania

Lithuania

Bulgaria

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Slovakia

Poland

Sweden

Latvia

Albania

Norway

Croatia

Austria

Denmark

Slovenia

Germany Belgium

France

Spain

Netherlands

Switzerland

Iceland

Luxembourg

Ireland

Portugal

United Kingdom

F.Y.R. of Macedonia

Liechtenstein

-20°

-30°

-10°

-10°

0°

0°

10°

10° 20°

20°

30°

30°

40°

40°

50° 60° 70°

40°

40°

50°

50°

60°

Ma p of Eu rope

Non member countries

EEA collaborating countries

EEA-31

EU-15

New-10

EU-CC

Other EEA mem ber countries