-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30°

40°

50°

Groundwater bodies 2003 Aquifer type

Fractured media Karstic media Porous media Data on aquifer type not available Data availability GIS data not available No information provided Outside data coverage