-10°

-20°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

20°

20°

30°

30°

40°

40°

-10°

50° 50°

Sensitivity desertification index (SDI)

< 1.2 1.2 - 1.3 1.3 - 1.4 1.4 - 1.6 > 1.6

No data Outside study area

Urbanised areas, water bodies and incomplete data