-10°

-20°

-30°

0°

0°

10°

10°

20°

20° 30°

30°

40° 50°

40°

40°

50°

50°

60°

60°

-10°

-30°

40°

50°

Beehives, year 2000 * 1.000

0 - 5 5 - 10 10 - 25 25 - 50 50 - 100 Non EU-15